Title: Terminale / Physique / Chapitre 18 mécanique des fluides

Q: Formule de la poussée d'Archimède
A: Πa = -ρ_fluide × g × V

D_V = S × v =
V
Δt

Si l'écoulement est permanent, D_V est constant et S_A × v_A = S_B × v_B.

Relation de Bernoulli :
P_A + ρ·g·h_A + ½·ρ·v^2_A = constante

Effet Venturi :
Lorsque la section diminue, la vitesse augmente et la pression diminue.